REVISTA

JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:

En el camino de la investigación

Uso de la impresión 3D en la

odontología

Alejandro Andrés Molina Moreno, Nick Xavier Alejandro Campuzano,

Manuel Alejandro Andrade Cruz, Jhoel Santiago Loja Loja

Mi nombre es Alejandro Andrés Mi nombres es Nick Xavier Alejan-Molina Moreno, tengo 17 años y soy dro Campuzano, tengo 17 años y soy estudiante de tercero de bachillerato técnico estudiante de tercero de bachillerato técnico

en Mecatrónica. En mis tiempos libres paso en Mecatrónica. En mis ratos libres me

con amigos, hago deporte y juego ajedrez. gusta disfrutar jugando FIFA 24, God

Cuando salga del colegio quiero estudiar of War y armar el cubo Rubik. Cuando

biotecnología salga del colegio quiero seguir estudiando

ingeniería en mecatrónica.

Mi nombre es Manuel Alejandro Mi nombre es Jhoel Santiago Loja Andrade Cruz, tengo 16 años y soy Loja, tengo 17 años y soy estudiante de ter-estudiante de tercero de bachillerato técnico cero de bachillerato técnico en Mecatrónica.

en Mecatrónica, Mis hobbies son la lectura Me gusta practicar potencia y tener una

y la escritura. Aún sigo buscando que me buena alimentación para tener una vida

apasione estudiar en el futuro. sana. Cuando salga del colegio quiero seguir

ingeniería naval.

Resumen

Esta investigación busca dar a conocer los usos y bene-utilizando resina de uso odontológico. Además, se

ficios de las impresoras 3D en el campo odontológico. destaca la importancia de los programas CAD en el

Esta tecnología permite la creación de tratamientos proceso de impresión 3D. Con el conocimiento ade-

26

En el camino de la investigación 27

cuado de estos programas, el operador puede diseñar estas prácticas eran innovadoras para su época, hoy se

y producir coronas dentales, también se puede hacer consideran anticuadas, poco higiénicas y ortodoxas [1].

carillas, incrustaciones, prótesis, guardas oclusales, etc. A partir del siglo XVII, comenzaron a implementarse

Siguiendo los pasos de programación, construcción otros materiales en la odontología, como la porcelana,

y eliminación de soportes sobrantes, se puede crear diversas aleaciones metálicas y, más recientemente,

una prótesis para tratamientos dentales personalizados. el zirconio, revolucionando la fabricación de prótesis

dentales con un enfoque en la durabilidad, estética e

Palabras clave: odontología, impresión 3D, resina higiene. Estos avances han marcado un cambio signi-

ficativo en los estándares y técnicas odontológicas.

Explicación del tema

Sin embargo, en estos últimos años se ha imple-

A lo largo de los años, muchas cosas han evolucionado mentado otro método igual o hasta más efectivo y

para alcanzar una mayor exactitud en el ámbito médico menos costoso que los anteriores y ese es la impresión

y un nivel aún más preciso y detallado en el área odon-3D, con ayuda de la resina o PLA (Ácido poliláctico)

tológica. En la antigüedad, nuestros antepasados utiliz- como materia prima, lo cual es muy beneficioso para la

aban metales como el oro y la plata, así como piedras, implementación de tecnologías avanzadas en el ámbito

alambres y marfil en tratamientos dentales. Aunque odontológico [5].

Tabla 1. Evolución de la Odontología: Comparación entre Odontología Tradicional y Moderna con Impresión 3D

Aspectos Odontología Tradicional Odontología con Impresión 3D

Costo inicial Alto (equipos especializados y mano de Moderado (impresoras 3D accesibles en

obra calificada). el mercado).

Materiales Porcelana, metales preciosos (oro, Resina, PLA.

plata).

Técnicas Manuales y mecánicas. Automatizadas con software CAD/-

CAM.

Tiempo de producción Proceso prolongado: días o semanas, Proceso optimizado: horas o menos,

según su complejidad. según diseño.

Fuente: Autores

El PLA es un biopolímero derivado de recursos reno- en el software de impresión. Como se muestra en la figura

vables, como el almidón de maíz y la caña de azúcar, que se 1, el diseño incluye los soportes necesarios (representados

utiliza ampliamente en la impresión 3D. Para darle forma en color celeste).

a este filamento, se requiere alcanzar una temperatura ade-

cuada, generalmente de 200°C en el extrusor y 60°C en la

base o cama [3]. Para comenzar a crear un boceto en 3D,

es fundamental tener en cuenta que se está utilizando una

máquina compleja que trabaja en los planos X, Y y Z, lo

que significa que la figura tendrá largo, ancho y profundi-

dad [2]. Dado lo anterior, y considerando la complejidad

del proceso, es necesario utilizar programas llamados CAD

(Diseño Asistido por Computadora). Estos programas per-

miten movilizar la herramienta que forma la pieza capa por

capa. Dependiendo de lo que se desee imprimir, puede ser

necesario agregar soportes, los cuales se deben implementar Figura 1. CAD impresora 3D

Fuente: Autores 28 Juventud y Ciencia Solidaria

En la Figura 1 se observa el software de impresión de-

nominado Ultimaker Cura, en el que se colocan los detalles

del diseño, como la altura de capa, el relleno, entre otros

elementos [4].

Una vez que la pieza está bien diseñada en el programa

CAD, se procede al segundo paso: la construcción. En esta

fase, la máquina trabaja para crear la pieza. Sin embargo,

es posible que ocurran errores durante la formación, por

lo que el operador debe estar atento y corregir cualquier

fallo que pueda surgir durante la impresión. Cabe men-

cionar que la duración de la impresión depende tanto de la

complejidad como del tamaño de la estructura. El tiempo

necesario para generar un producto impreso varía según la

impresora y los programas utilizados. En algunos casos, el Fuente: Autores Figura 3. Dientes en 3D con soporte proceso puede prolongarse durante varias horas, aunque

el uso de sistemas y tecnologías más avanzadas permite Para realizar una corona dental se necesita tomar las

completarlo en menos de una hora [2]. En la figura 2 se medidas del usuario y del respectivo tratamiento, para

visualiza el resultado de una impresión 3D. ello se utilizó un escáner intraoral y un tipo de resina ade-

cuado [5]. En la Figura 4, se aprecia el resultado de coronas

dentales impresas en 3D utilizando resina.

Figura 4. Coronas dentales impresas en 3D con resina Fuente: Autores

Conclusiones

La impresión 3D se ha consolidado como una revolución

tecnológica con un impacto significativo a nivel global, es-

Figura 2. pecialmente en la odontología. En la actualidad, muchos Resultado de la Impresión 3D

Fuente: Autores cirujanos dentales están en proceso de adaptación a esta

innovación, anticipando un futuro donde las restauraciones

dentales dependerán en gran medida del uso de software

especializado para diseñar modelos precisos. A pesar de

estos avances, la restauración manual tradicional seguirá

Al finalizar la impresión de la pieza odontológica, se vigente como una alternativa en determinados casos.

procede a retirar el diseño impreso en 3D junto con los so-

portes. Estos soportes son necesarios durante la impresión Referencias para proporcionar rigidez a la pieza durante el proceso de

construcción. Una vez eliminados los soportes sobrantes, [1] Pascau, C., Álvarez, A., Magaly, R., Marín, W., & Con-

se obtiene la pieza en su forma final, conforme a las especi- tino, Y. (2023). Uso de la impresión 3D en la implan-

ficaciones requeridas. Véase la figura 3. tología dental y la rehabilitación bucomaxilofacial

En el camino de la investigación 29

en Cuba. South American Development Society Jour-[4] Voltes-Martínez, A., De la Concepción-Ruíz, E., López-

nal, 9(26). Puerta, J. M., & Cano, P. A. (2020). Impresión 3D

[2] Hiemenz, J. (2020). La impresión 3D con FDM: ¿Cómo para la planificación preoperatoria avanzada en cirugía

funciona? FDM I - Tecnología, 1(1), 1–5. ortopédica y traumatología. Revista de la Sociedad

[3] Fernández, I. A. (2024). Andamiajes compuestos de Andaluza de Traumatología y Ortopedia, 37(2), 58–68.

ácido poliláctico y bioapatitas derivadas de dientes [5] Alves, A. (2022, junio 17). Prótesis dental 3D: coro-

de tiburón fabricados mediante tecnología de impresión nas, puentes y prótesis removibles. Smileep. Disponible

3D. Ensayos preclínicos (Tesis doctoral). Universidade en: https://shorturl.at/rlksV

de Santiago de Compostela.